0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-0.02 -0.01 0 0.01 0.02

Δx-Zentrum / mm

N

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

-0.01 -0.005 0 0.005 0.01

Δy-Zentrum / mm

N

0 1 2 3 4 5

-0.02 -0.01 0 0.01 0.02

ΔDetektorabstand oben / mm

N

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-0.02 -0.01 0 0.01 0.02

ΔDetektorabstand unten / mm

N