0 1 2 3 4 5

-0.04 -0.02 0 0.02 0.04

Δx-Hybrid / mm

N

0 1 2 3 4 5 6 7

-0.04 -0.02 0 0.02 0.04

Δy-Hybrid / mm

N

0 1 2 3 4 5

-0.2 -0.1 0 0.1 0.2

Δx-Far-end / mm

N

0 1 2 3 4 5

-0.05 0 0.05

Δy-Far-end / mm

N